-- MSOP-3 suite — uniquement si analysis existe déjà (erreur 1060 avant).
-- À lancer une fois sur DEV.

ALTER TABLE radar_threads
    ADD COLUMN gmail_message_id VARCHAR(64) NOT NULL DEFAULT '' AFTER gmail_thread_id;
